Varbase Layout Builder (8.x-1.0-alpha18) - en to ja translation catalogue (3 entries)

en: Advanced
ja: 高度

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
ja: リストに利用可能な値：それぞれのキーは255文字以下の文字列でなければなりません。

en: Allowed values list: invalid input.
ja: リストに利用可能な値：無効な入力です。
