Varbase Layout Builder (9.0.0-alpha5) - en to sv translation catalogue (5 entries)

en: Gallery
sv: Galleri

en: N/A
sv: Inte tillgänglig

en: Advanced
sv: Utökad

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
sv: Lista för tillåtna värden: varje nyckel måste vara en sträng på som mest 255 tecken.

en: Allowed values list: invalid input.
sv: Lista på tillåtna värden: ogiltig inmatning.
