Varbase Layout Builder (9.0.0-alpha5) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Gallery
vi: Thư viện ảnh

en: Advanced
vi: Cao cấp

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
vi: Giá trị được phép: mỗi khóa phải là 1 chuỗi ngắn hơn 255 ký tự.

en: Modal
vi: Cách thức

en: Allowed values list: invalid input.
vi: Giá trị được phép: không hợp lệ.
