Varbase Theme (Bootstrap 3 - LESS) (8.x-6.5) - en to be translation catalogue (11 entries)

en: Go to next page
be: Да наступнай старонкі

en: Help
be: Дапамога

en: Page title
be: Загаловак старонкі

en: Header
be: Загаловак

en: General
be: Агульны

en: Skip to main content
be: Перайсці да асноўнага змесціва

en: If you don't have direct file access to the server, use this field to upload your logo.
be: Калі ў Вас няма простага дасягу да файлавага сэрвэру, то скарыстайцеся з гэтага полю, каб запампаваць лягатып.

en: Main navigation
be: Галоўная навігацыя

en: Upload logo image
be: Запампаваць лягатып

en: Status messages
be: Паведамленні статусу

en: Main page content
be: Кантэнт галоўнай старонкі
