View Mode Selector Field (2.1.0) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: Value
cs: Hodnota

en: Custom
cs: Vlastní

en: Default value
cs: Výchozí hodnota

en: Text value
cs: Textová hodnota
