View Mode Selector Field (2.1.0) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Value
fr: Valeur

en: Custom
fr: Personnalisé

en: Default value
fr: Valeur par défaut

en: Text value
fr: Valeur textuelle
