View Mode Selector Field (2.1.0) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Value
lt: Reikšmė

en: Custom
lt: Savitas

en: Default value
lt: Numatytoji reikšmė

en: Text value
lt: Teksto reikšmė
