View Mode Selector Field (2.1.0) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: Value
ru: Значение

en: Custom
ru: Собственная

en: Default value
ru: Значение по умолчанию

en: Foo
ru: Foo (Фу - Метасинтаксическая переменная)

en: Text value
ru: Текстовое значение
