View Mode Switch Field (8.x-1.0-alpha1) - en to my translation catalogue (3 entries)

en: Value
my: တန်ဖိုး

en: Default value
my: ပင်ကိုယ် တန်ဖိုး

en: - Select -
my: - ရွေးချယ်ရန် -
