View Mode Switch Field (8.x-1.0) - en to bo translation catalogue (6 entries)

en: Value
bo: ཐོབ་གྲངས

en: Default
bo: སྔར་ཡོད

en: Layout
bo: བཀོད་པ།

en: Default value
bo: སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཐོབ་གྲངས

en: Machine name
bo: འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མིང

en: View mode
bo: མཐོང་རིས་ཀྱི་རྣམ་པ
