View Mode Switch Field (8.x-1.1) - en to hi translation catalogue (7 entries)

en: Value
hi: मान

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: Layout
hi: ख़ाका

en: Default value
hi: डिफ़ॉल्ट मूल्य

en: Machine name
hi: मशीन नाम

en: - Select -
hi: - चुनें -

en: View mode
hi: दृश्य प्रणाली
