View Mode Switch Field (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Value
target: 數值

en: Default
target: 預設

en: Layout
target: 佈局

en: Default value
target: 預設值

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: - Select -
target: - 選取 -

en: Field types
target: 欄位類型

en: View mode
target: 檢視模式
