Viewfield (8.x-3.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Advanced options
target: 高级选项

en: - None -
target: - 无 -

en: Default
target: 默认

en: Views
target: 视图

en: View
target: 查看

en: Placeholder tokens
target: Tokens占位符

en: Display
target: 显示

en: Inline
target: 行内

en: Edit view
target: 编辑视图

en: Arguments
target: 参数

en: Hidden
target: 隐藏

en: Token
target: 令牌(Token)

en: Reference
target: 引用

en: Display label
target: 显示标签

en: Above
target: 位于上方

en: Allowed values
target: 允许的值

en: Items to display
target: 要显示的条目

en: Machine name
target: 机读名称

en: About
target: 关于

en: Uses
target: 使用

en: Human name
target: 人名

en: Field types
target: 字段类型

en: Displays a selected view in a node.
target: 在节点中显示一个选中的View（视图）。

en: Only selected views will be available for content authors. Leave empty to allow all.
target: 仅选中的视图对内容作者可用。留空允许使用所有视图。

en: Always use default value
target: 一直使用默认值

en: @name field is required.
target: @name 字段为必选项。

en: Hides this field in forms and enforces the configured default value.
target: 在表单中隐藏此字段，并强制使用已配置的默认值。

en: %title requires a default value.
target: %title 需要一个默认值。

en: A comma separated list of arguments to pass to the selected view.
target: 传递给选中View（视图）的逗号分隔的参数列表。

en: Enable the %token module to see a complete list of tokens that may be used as arguments.
target: 启用 %token 模块查看可以用作参数的Token的完整列表。

en: Visually Hidden
target: 视觉隐藏
