jQuery-viewport-checker (8.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Pages
target: Páginas

en: Development
target: Desenvolvimento

en: Not installed
target: Não instalado

en: Installed
target: Instalado

en: Show for the listed pages
target: Mostrar para as páginas listadas

en: Hide for the listed pages
target: Esconder para as páginas listadas
