Views Block Placement Exposed Form Defaults (8.x-1.0-rc2) - en to de translation catalogue (1 entry)

en: Select the filters which users should be able to customize default values for when placing the views block into a layout.
de: Wählen Sie die Filter aus, für die Benutzer Standardwerte anpassen können sollen, wenn sie den Ansichtenblock in ein Layout platzieren.
