Views Bulk Operations (VBO) (8.x-3.0-alpha2) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: Cancel
ml: റദ്ദാക്കുക

en: Action
ml: പ്രവര്‍ത്തി

en: Access denied
ml: പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു
