Views PgwSlider (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: Left
de: Links

en: Right
de: Rechts

en: Fade
de: Überblenden

en: Max Height
de: Maximale Höhe

en: Click
de: Klick

en: Transition Duration
de: Übergangsdauer
