Views Rest Feed (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: None
target: Nenhum

en: Feed settings
target: Configurações do feed

en: Attach to
target: Anexar a

en: Displays
target: Exibições

en: Multiple displays
target: Múltiplos displays

en: The feed icon will be available only to the selected displays.
target: O ícone do feed estará disponível apenas para os displays selecionados.
