Views RSS (8.x-2.0-rc2) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: - None -
ca: - Cap -

en: Not a valid URL.
ca: No és una URL vàlida.

en: Display fields as RSS items.
ca: Mostra els camps com a elements RSS.

en: RSS field options
ca: Opcions del camp RSS
