Vivus.js (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (46 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Pages
target: Páginas

en: Status
target: Estado

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: Type
target: Tipo

en: List
target: Lista

en: Cancel
target: Cancelar

en: Remove
target: Remover

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Administration
target: Administração

en: File
target: Ficheiro

en: Advanced options
target: Definições avançadas

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Reiniciar

en: Weight
target: Peso

en: Note:
target: Nota:

en: Label
target: Etiqueta

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Save
target: Guardar

en: True
target: Verdadeiro

en: False
target: Falso

en: Default
target: Por defeito

en: Update
target: Atualizar

en: Updated
target: Atualizado

en: Options
target: Opções

en: Filter
target: Filtro

en: Start
target: Iniciar

en: Loop
target: Ciclo

en: Not installed
target: Não instalado

en: Duration
target: Duração

en: Switch
target: Alterar

en: Installed
target: Instalado

en: Duplicate
target: Duplicar

en: Default options
target: Opções predefinidas

en: Usage
target: Utilização

en: Or
target: Ou

en: About
target: Sobre

en: Uses
target: Usos

en: Add more
target: Adicione mais

en: - Any -
target: - Qualquer -

en: Additional Information
target: Informações Adicionais

en: All pages except those listed
target: Em todas as páginas excepto nas páginas listadas

en: Only the listed pages
target: Apenas nas páginas listadas

en: Save and go to list
target: Guarde e vá para a lista
