Vivus.js (1.0.2) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: User interface
target: Interface de usuário

en: Pages
target: Páginas

en: Delete
target: Apagar

en: Operations
target: Operações

en: Type
target: Tipo

en: List
target: Lista

en: Cancel
target: Cancelar

en: Remove
target: Remover

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Administration
target: Administração

en: File
target: Arquivo

en: Advanced options
target: Configurações avançadas

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Redefinir

en: Weight
target: Peso

en: Note:
target: Nota:

en: Label
target: Rótulo

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Save
target: Salvar

en: True
target: Verdadeiro

en: False
target: Falso

en: Default
target: Padrão

en: Update
target: Atualizar

en: Updated
target: Atualizado

en: Options
target: Opções

en: Filter
target: Filtrar

en: Start
target: Iniciar

en: Loop
target: Laço

en: Not installed
target: Não instalado

en: Duration
target: Duração

en: Switch
target: Trocar

en: Delay
target: Atraso

en: Selector
target: Seletor

en: Installed
target: Instalado

en: Duplicate
target: Duplicar

en: Default options
target: Opções padrão

en: Usage
target: Uso

en: Or
target: Ou

en: About
target: Sobre

en: Uses
target: Usos

en: Add more
target: Adicionar mais

en: - Any -
target: - Qualquer -

en: Erase
target: Apagar

en: All pages except those listed
target: Todas as páginas, exceto as listadas

en: Only the listed pages
target: Apenas nas páginas listadas

en: Save and go to list
target: Salvar e ir para lista
