Voting API Reaction (8.x-1.13) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Closed
target: 关闭

en: Reset
target: 重置

en: Weight
target: 权重

en: Default
target: 默认

en: Open
target: 开放

en: Voting
target: 投票

en: Never
target: 永不

en: Field name
target: 字段名称

en: Hidden
target: 隐藏

en: Show
target: 显示

en: Default value
target: 默认值

en: Hide
target: 隐藏

en: Upload a new image
target: 上传一个新的图片

en: Anonymous vote rollover
target: 滚动匿名投票

en: The amount of time that must pass before two anonymous votes from the same computer are considered unique. Setting this to 'never' will eliminate most double-voting, but will make it impossible for multiple anonymous on the same computer (like internet cafe customers) from casting votes.
target: 被认定为同一台电脑的两次匿名投票间的时间间隔。设为“从不”时可消除大多数一票多投，但也会阻止相同电脑（比如网吧用户）的多个匿名投票。

en: Reactions
target: 反应

en: Detection method
target: 检测方式

en: Weight for @title
target: @title权重

en: HTML element
target: HTML标记文本元素

en: @title settings
target: @title 设置

en: Holds the field name.
target: 保留字段名称。
