Watchdog Prune (8.x-1.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (5 entries)

en: The configuration options have been saved.
hi: विन्यास विकल्प सेव कर लिए गया है।

en: 2 months
hi: 2 महीने

en: 3 months
hi: 3 महीने

en: 6 months
hi: 6 महीने

en: 9 months
hi: 9 महीने
