Webform shield (1.0.0) - en to de translation catalogue (16 entries)

en: enabled
de: aktiviert

en: disabled
de: deaktiviert

en: Configuration
de: Konfiguration

en: Spam control
de: Spamkontrolle

en: About
de: Über

en: Debug mode
de: Debug-Modus

en: Security Settings
de: Sicherheitseinstellungen

en: Development Settings
de: Entwicklungseinstellungen

en: You must have JavaScript enabled to use this form.
de: JavaScript muss aktiviert sein, um dieses Formular zu verwenden.

en: Submission failed
de: Die Einreichung ist gescheitert.

en: Display form IDs
de: Formular-IDs anzeigen

en: Submission failed. Please reload the page, ensure JavaScript is enabled and try again.
de: Die Einreichung ist gescheitert. Bitte die Seite neu laden, sicherstellen, dass JavaScript aktiviert ist, und es erneut versuchen.

en: The protected form IDs
de: Die geschützten Formular-IDs

en: The form ID
de: Die Formular-ID

en: Show form IDs to admins
de: Formular-IDs für Admins anzeigen

en: The form IDs that should never be protected
de: Die Formular-IDs, die niemals geschützt werden sollten
