Webform Validation (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Custom error message
target: Mensagem de erro personalizada

en: Specify an error message that should be displayed when user input doesn't pass validation
target: Especifique uma mensagem de erro para ser exibida quando a entrada do usuário não passar na validação
