Website Speed Monitoring (1.0.0) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Summary
uk: Резюме

en: Debug Mode
uk: Режим зневадження

en: X-Axis
uk: Вісь X

en: Y-Axis
uk: Вісь Y

en: Chart title
uk: Заголовок графіка
