Alternative WissKI Navigate Page (1.0.1) - en to ca translation catalogue (9 entries)

en: List
ca: Llistat

en: Edit
ca: Edita

en: Weight
ca: Pes

en: Settings
ca: Paràmetres

en: Page
ca: Pàgina

en: Display options
ca: Opcions de visualització

en: Browse
ca: Navega

en: Activate
ca: Activat

en: Configuration translation
ca: Traducció de la configuració
