Xray Audit (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Title
target: Título

en: Operations
target: Operações

en: Group
target: Grupo

en: Description
target: Descrição

en: Provider
target: Fornecedor

en: role
target: grupo

en: Displays
target: Vistas

en: language
target: idioma
