Xray Audit (1.1.0) - en to cs translation catalogue (24 entries)

en: Title
cs: Nadpis

en: Status
cs: Stav

en: Operations
cs: Operace

en: Group
cs: Skupina

en: Description
cs: Popis

en: Yes
cs: Ano

en: No
cs: Ne

en: Project
cs: Projekt

en: Total
cs: Celkem

en: type
cs: typ

en: Active
cs: Aktivní

en: Module
cs: Modul

en: Last access
cs: Poslední přístup

en: total
cs: celkem

en: Class
cs: Třída

en: description
cs: popisek

en: Provider
cs: Poskytovatel

en: Blocked
cs: Zablokován

en: Used
cs: Použito

en: Package
cs: Balík

en: Machine name
cs: Strojový název

en: permissions
cs: oprávnění

en: Displays
cs: Zobrazení

en: language
cs: jazyk
