Xray Audit (1.5.13) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
target: Abgschaltet

en: Enabled
target: Ygschaltet

en: Summary
target: Zämefassig

en: Host
target: Rächner

en: Role
target: Rolle
