Xymatic (1.0.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Published
target: Publicado

en: Global settings
target: Configurações globais

en: API Key
target: Chave de API

en: Thumbnail
target: Miniatura

en: Media
target: Mídia

en: API key
target: Chave da API

en: Migration
target: Migração

en: Access token
target: Chave de acesso

en: Media type
target: Tipo de mídia

en: @path is not a valid path.
target: @path não é um caminho válido.

en: URI of thumbnail storage directory
target: URI do diretório de armazenamento de miniaturas

en: Default name of the media item
target: Nome padrão do item de mídia

en: Thumbnails location
target: Localização das miniaturas

en: Thumbnails will be fetched from the provider for local usage. This is the URI of the directory where they will be placed.
target: Miniaturas serão trazidas do provedor para uso local. Esta é a URI do diretório onde elas serão colocadas.

en: Could not prepare thumbnail destination directory @dir for oEmbed media.
target: Não foi possível preparar o diretório @dir de destino de miniaturas para a mídia oEmbed.

en: Could not download remote thumbnail from {url}.
target: Não foi possível baixar a miniatura remota de {url}.

en: Failed to download remote thumbnail file due to "%error".
target: Falha ao baixar o arquivo de miniatura remoto devido a "%error".
