Xymatic (1.0.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Published
target: Publicado

en: Global settings
target: Definições globais

en: API Key
target: Chave API

en: Thumbnail
target: Miniatura

en: API key
target: Chave API

en: Migration
target: Migração

en: Media type
target: Tipo de media

en: @path is not a valid path.
target: @path não é um caminho válido.

en: URI of thumbnail storage directory
target: URI do diretório de armazenamento de miniaturas

en: Thumbnails location
target: Localização das miniaturas

en: Thumbnails will be fetched from the provider for local usage. This is the URI of the directory where they will be placed.
target: As miniaturas serão obtidas do fornecedor para uso local. Esta é a URI do diretório onde serão colocadas.

en: Could not prepare thumbnail destination directory @dir for oEmbed media.
target: Não foi possível preparar o diretório de destino @dir para miniaturas de media oEmbed.

en: Could not download remote thumbnail from {url}.
target: Não foi possível transferir a miniatura remota de {url}.

en: Failed to download remote thumbnail file due to "%error".
target: Falha ao descarregar o ficheiro de miniatura remota devido a "%error".
