Xymatic (1.0.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Logging
target: Loggføring

en: Published
target: Publisert

en: Global settings
target: Globale innstillinger

en: API Key
target: API-nøkkel

en: Thumbnail
target: Miniatyrbilde

en: Migration
target: Migrering

en: Access token
target: Tilgangskode

en: Media type
target: Mediatype

en: @path is not a valid path.
target: @path er ikke en gyldig sti.

en: URI of thumbnail storage directory
target: Katalog-URI for miniatyrbildelagring

en: Default name of the media item
target: Standardnavn på medieelementet

en: Thumbnails location
target: Miniatyrbildeplassering

en: Thumbnails will be fetched from the provider for local usage. This is the URI of the directory where they will be placed.
target: Miniatyrbilder hentes fra leverandøren for lokal bruk. Dette er URI for katalogen hvor de vil bli plassert.

en: Could not prepare thumbnail destination directory @dir for oEmbed media.
target: Kunne ikke klargjøre miniatyrbilde-katalogen @dir for oEmbed media.

en: Could not download remote thumbnail from {url}.
target: Kunne ikke laste ned miniatyrbilde fra {url}.
