Xymatic (1.0.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Logging
target: protocollaziun

en: Published
target: edir

en: Global settings
target: generals preferenzas

en: Thumbnail
target: miniatura

en: Media
target: meds da massa

en: Migration
target: migraziun

en: Default name of the media item
target: dal, da la

en: Thumbnails location
target: plazza il qual, la quala
