Year (1.0.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Date
gl: Data

en: Year
gl: Ano

en: Default value
gl: Valor predefinido

en: About
gl: Información

en: %name: the value may be no greater than %max.
gl: %name: el valor non pode ser maior que %min.
