Year (1.0.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Date
target: Data

en: Year
target: Ano

en: To Year
target: Para o ano

en: Default value
target: Valor predefinido

en: About
target: Sobre

en: %name: the value may be no greater than %max.
target: %name: o valor não pode ser maior do que %max.

en: Reduce duplicate
target: Reduzir duplicado
