Year (1.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Views
target: نماها

en: Year
target: سال

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: About
target: درباره

en: %name: the value may be no greater than %max.
target: %name: مقدار نمی‌تواند بیشتر از %max باشد.
